en	An authentication exception occurred.
hu	Hitelesítési hiba lépett fel.

en	Authentication credentials could not be found.
hu	Nem találhatók hitelesítési információk.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
hu	A hitelesítési kérést rendszerhiba miatt nem lehet feldolgozni.

en	Invalid credentials.
hu	Érvénytelen hitelesítési információk.

en	Cookie has already been used by someone else.
hu	Ezt a sütit valaki más már felhasználta.

en	Not privileged to request the resource.
hu	Nem rendelkezik az erőforrás eléréséhez szükséges jogosultsággal.

en	Invalid CSRF token.
hu	Érvénytelen CSRF token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
hu	Nem található a hitelesítési tokent támogató hitelesítési szolgáltatás.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
hu	Munkamenet nem áll rendelkezésre, túllépte az időkeretet vagy a sütik le vannak tiltva.

en	No token could be found.
hu	Nem található token.

en	Username could not be found.
hu	A felhasználónév nem található.

en	Account has expired.
hu	A fiók lejárt.

en	Credentials have expired.
hu	A hitelesítési információk lejártak.

en	Account is disabled.
hu	Felfüggesztett fiók.

en	Account is locked.
hu	Zárolt fiók.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
hu	Túl sok sikertelen bejelentkezési kísérlet, kérjük próbálja újra később.

en	Invalid or expired login link.
hu	Érvénytelen vagy lejárt bejelentkezési link.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
hu	Túl sok sikertelen bejelentkezési kísérlet, kérjük próbálja újra %minutes% perc múlva.